/* $VER: Terminus 2.0d - terminus1.def (14.08.94) */
/* Serial prefs */
BAUD = 57600

/* Transfer prefs */
PROTOCOL = ZMODEM
EXPANDBLANKS = ON
RELAXEDTIMING = OFF
ZRESUME = ON
AUTODL = ON
DLCHALLENGE = ON
CRC32 = ON

/* Macros */
FKEY10$ = "!&HYDRA.SCP"

/* Palettes */
SETCOLOR2 =  1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 000 FFF
SETCOLOR4 =  3 2 2 1 1 1 0 3 1 0 3 1 0 3 0 3 0 1 0 0 1 1 2 2 3 3 000 FFF 0F0 FF0
SETCOLOR8 =  3 4 2 1 1 1 0 3 1 0 3 1 0 3 0 3 3 0 0 1 2 3 4 5 6 7 000 FFF 0F0 FF0 44B F0F 0FF FFF
SETCUSTOM8 =  3 4 2 7 7 7 0 3 7 0 3 7 0 3 0 3 3 0 0 7 2 3 4 5 6 1 000 F00 0F0 FF0 35F F0F 0FF FFF
SETWORKBENCH =  3 1 2 1 1 1 0 3 0 1 3 2 1 3 1 3 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7

/* Pathnames */
TERMINUSPATH$ = "TERMINUS:"
UPLOADPATH$ = "DH1:UPLOAD"
DOWNLOADPATH$ = "DH1:UPLOAD"
CAPTUREPATH$ = "T:"
SCRIPTPATH$ = "TERMINUS:Scripts"

/* Modem prefs */
MODEMINITCMD$ = "ATZ^M"
MODEMHANGUPCMD$ = "ATH^M"
MODEMPREFIX1$ = "ATD"
MODEMPREFIX2$ = "ATD"
MODEMPREFIX3$ = "ATD"
MODEMPREFIX4$ = "ATD"
RESPONSERING$ = "RING"
REDIALDELAY = 0
DIALTIMEOUT = 120
DTRHANGUP = ON
FLUSHONBREAK = ON

/* Serial Port prefs */
CTSRTS = ON

/* General prefs */
DATEFMT = DD-MM-YY
CHATHISTORY = 10
XFERBUF = 32
REVIEWBUF = 64
GMTOFFSET = 0
TASKPRI = 15
CHATLINES = 1
REVIEWLINES = 24
HR24MODE = ON
DISKSPACE = ON
MAKEICONS = OFF
SLOWDISK = ON

/* Console definition file */
DEFFILE$ = "default.con"
